-- x13: 站点信息新增「启用的多语言」配置
-- 逗号分隔的语言代码（zh,en），决定 www 前台展示哪些语言；
-- 仅选一个语言时，前台隐藏顶部导航的语言切换按钮。
ALTER TABLE `www_site_settings`
  ADD COLUMN `enabled_locales` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'zh,en' COMMENT '启用的语言（逗号分隔）：zh,en' AFTER `logo_light_url`;
