-- Luxsin X8（product_id=1）区块排序修复
-- 背景：所有区块 sort_order 均为 0，前台按 sort_order 排序导致顺序混乱。
-- 已确认 www_section_blocks.id 为自增主键，按 id 升序（即创建顺序）重新分配 sort_order（0 起）。
-- 同时后端 POST /api/www/sections 已改为：未指定 sort_order 时取同 page_type（+product_id）
-- 下现有区块的 max(sort_order)+1 自动追加，不再默认 0。

SET @row := -1;
UPDATE www_section_blocks
SET sort_order = (@row := @row + 1)
WHERE page_type = 'product_detail' AND product_id = 1
ORDER BY id;
