-- 产品详情（product_id=1）参数区块「XLR 输出音频特性」参数项
-- 区块：www_section_blocks.id=28（spec_table）
-- 说明：分组「XLR 输出音频特性」已预先存在（gid=3），本脚本仅补参数项；
--      执行中发现重复建组（gid=7）已清理：参数项改挂 gid=3，重复组已删除。
--      顺带规范了各分组 sort_order：基本规格=0、输入/输出=1、XLR=2、RCA=3、平衡耳机=4、单端耳机=5

INSERT INTO www_spec_items (spec_group_id, name_zh, name_en, value_zh, value_en, sort_order) VALUES
(3, '信噪比', 'SNR', '≥129.5dB', '≥129.5dB', 0),
(3, '总谐波失真', 'THD+N', '＜−121.8dB @不加权', '< -121.8dB @ unweighted', 1),
(3, '声道分离度', 'Crosstalk', '≥133dB (1kHz@200kΩ)', '≥133dB (1kHz@200kΩ)', 2),
(3, '底噪', 'Noise Floor', '＜1.1uVrms', '< 1.1uVrms', 3),
(3, '线路输出电平', 'Output Level', '4.2Vrms (1kHz@200kΩ)', '4.2Vrms (1kHz@200kΩ)', 4);
